NAME            SLIDETST
DESCRIPTION     'Slider control Tester, Wade Cobb'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       4096
EXPORTS         slideTstWndProc   @1
                setRangeDlgProc   @2
